
diff -r 0802db42e4e9 -r 5743aa3a72c3 websrv_pub/web_service_manager_api/tsrc/senservicemanager/bmarm/senservicemanagerbctestu.def
--- a/websrv_pub/web_service_manager_api/tsrc/senservicemanager/bmarm/senservicemanagerbctestu.def	Sun May 30 23:54:06 2010 +0530
+++ b/websrv_pub/web_service_manager_api/tsrc/senservicemanager/bmarm/senservicemanagerbctestu.def	Thu Jul 08 14:00:07 2010 +0530
@@ -1,3 +1,3 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




