EXPORTS
	NewLC__18CSenServiceManager @ 1 NONAME R3UNUSED ; CSenServiceManager::NewLC(void)
	NewL__18CSenServiceManager @ 2 NONAME R3UNUSED ; CSenServiceManager::NewL(void)

