
diff -r 000000000000 -r 56b72877c1cb hotspotfw/internetconnectivitytestservice/eabi/ictsclientinterfaceu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspotfw/internetconnectivitytestservice/eabi/ictsclientinterfaceu.def	Thu Dec 17 09:20:28 2009 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_ZN20CIctsClientInterface11StopPollingEv @ 1 NONAME
+	_ZN20CIctsClientInterface12CancelStartLEv @ 2 NONAME
+	_ZN20CIctsClientInterface12StartPollingEii @ 3 NONAME
+	_ZN20CIctsClientInterface4NewLEmmR13MIctsObserver @ 4 NONAME
+	_ZN20CIctsClientInterface6StartLEv @ 5 NONAME
+	_ZTI11CIctsEngine @ 6 NONAME
+	_ZTI14CIctsAsyncWait @ 7 NONAME
+	_ZTI16CIctsHttpHandler @ 8 NONAME
+	_ZTI20CIctsClientInterface @ 9 NONAME
+	_ZTI21CIctsPollingTimeTimer @ 10 NONAME
+	_ZTI25CIctsPollingIntervalTimer @ 11 NONAME
+	_ZTV11CIctsEngine @ 12 NONAME
+	_ZTV14CIctsAsyncWait @ 13 NONAME
+	_ZTV16CIctsHttpHandler @ 14 NONAME
+	_ZTV20CIctsClientInterface @ 15 NONAME
+	_ZTV21CIctsPollingTimeTimer @ 16 NONAME
+	_ZTV25CIctsPollingIntervalTimer @ 17 NONAME
+




