EXPORTS
	_ZN20CIctsClientInterface11StopPollingEv @ 1 NONAME
	_ZN20CIctsClientInterface12CancelStartLEv @ 2 NONAME
	_ZN20CIctsClientInterface12StartPollingEii @ 3 NONAME
	_ZN20CIctsClientInterface4NewLEmmR13MIctsObserver @ 4 NONAME
	_ZN20CIctsClientInterface6StartLEv @ 5 NONAME
	_ZTI11CIctsEngine @ 6 NONAME
	_ZTI14CIctsAsyncWait @ 7 NONAME
	_ZTI16CIctsHttpHandler @ 8 NONAME
	_ZTI20CIctsClientInterface @ 9 NONAME
	_ZTI21CIctsPollingTimeTimer @ 10 NONAME
	_ZTI25CIctsPollingIntervalTimer @ 11 NONAME
	_ZTV11CIctsEngine @ 12 NONAME
	_ZTV14CIctsAsyncWait @ 13 NONAME
	_ZTV16CIctsHttpHandler @ 14 NONAME
	_ZTV20CIctsClientInterface @ 15 NONAME
	_ZTV21CIctsPollingTimeTimer @ 16 NONAME
	_ZTV25CIctsPollingIntervalTimer @ 17 NONAME

