
diff -r 22de2e391156 -r 20ac952a623c remotecontrol/remotecontrolfw/converterplugin/eabi/remconconverterpluginU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/remotecontrol/remotecontrolfw/converterplugin/eabi/remconconverterpluginU.DEF	Wed Oct 13 16:20:29 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN22CRemConConverterPlugin4NewLE4TUid @ 1 NONAME
+	_ZN22CRemConConverterPluginC2Ev @ 2 NONAME
+	_ZN22CRemConConverterPluginD0Ev @ 3 NONAME
+	_ZN22CRemConConverterPluginD1Ev @ 4 NONAME
+	_ZN22CRemConConverterPluginD2Ev @ 5 NONAME
+	_ZTI22CRemConConverterPlugin @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV22CRemConConverterPlugin @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




