EXPORTS
	?GetInstanceL@CHCILoggerBtSnoop@@SAPAVMHCIFrameLogger@@XZ @ 1 NONAME ; public: static class MHCIFrameLogger * __cdecl CHCILoggerBtSnoop::GetInstanceL(void)

