EXPORTS
	_ZN17CHCILoggerBtSnoop12GetInstanceLEv @ 1 NONAME
	_ZTI17CHCILoggerBtSnoop @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CHCILoggerBufferedFrame @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24CHCILoggerFileCloseTimer @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17CHCILoggerBtSnoop @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CHCILoggerBufferedFrame @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24CHCILoggerFileCloseTimer @ 7 NONAME ; #<VT>#

