EXPORTS
	_ZN16CATExtCommonBase11SetObserverER20MATExtCommonObserver @ 1 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBase20SendModeStatusChangeEj @ 2 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBase21SendNvramStatusChangeERK6TDesC8 @ 3 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBase4NewLE4TUidR20MATExtCommonObserverRK6TDesC8 @ 4 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBaseD0Ev @ 5 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBaseD1Ev @ 6 NONAME
	_ZN16CATExtCommonBaseD2Ev @ 7 NONAME
	_ZTI16CATExtCommonBase @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CATExtCommonBase @ 9 NONAME ; #<VT>#

