EXPORTS
	_ZN16CHCICommandQItem10SetQdpDataEPv @ 1 NONAME
	_ZN16CHCICommandQItem4NewLER20MHCICommandAllocatorR22MHCICommandQueueClientP15CHCICommandBase @ 2 NONAME
	_ZN16CHCICommandQItemD0Ev @ 3 NONAME
	_ZN16CHCICommandQItemD1Ev @ 4 NONAME
	_ZN16CHCICommandQItemD2Ev @ 5 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController10InitialiseEv @ 6 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController16SetHCTLInterfaceER14MHCTLInterface @ 7 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController18SetLinkMuxNotifierER16MLinkMuxNotifier @ 8 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController21SetHardResetInitiatorER19MHardResetInitiator @ 9 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController21SetPhysicalLinksStateERK19MPhysicalLinksState @ 10 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController22SetHCICommandAllocatorER20MHCICommandAllocator @ 11 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController28SetHCIUnmatchedEventObserverER22MHCICommandQueueClient @ 12 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController4NewLEv @ 13 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController5ResetEv @ 14 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController5StartEv @ 15 NONAME
	_ZN18CHCICmdQController6DoSendEv @ 16 NONAME
	_ZN18CHCICmdQControllerD0Ev @ 17 NONAME
	_ZN18CHCICmdQControllerD1Ev @ 18 NONAME
	_ZN18CHCICmdQControllerD2Ev @ 19 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem10IsPreChildEv @ 20 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem11IsPostChildEv @ 21 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem16IsInitialisationEv @ 22 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem22ReceivedCmdStatusEventEv @ 23 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem6ClientEv @ 24 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem7CommandEv @ 25 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem7QdpDataEv @ 26 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem8IsNormalEv @ 27 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem8IsParentEv @ 28 NONAME
	_ZNK16CHCICommandQItem9SentCountEv @ 29 NONAME
	_ZN21MHCICmdQueueUtilities11InjectEventERK13THCIEventBase @ 30 NONAME
	_ZN21MHCICmdQueueUtilities22FindOutstandingCommandEt @ 31 NONAME
