
diff -r 6b1d113cdff3 -r 6638e7f4bd8f telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/eabi/ssmadaptationcliu.def
--- a/telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/eabi/ssmadaptationcliu.def	Mon May 03 13:37:20 2010 +0300
+++ b/telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/eabi/ssmadaptationcliu.def	Thu May 06 15:10:38 2010 +0100
@@ -1,10 +1,10 @@
-EXPORTS
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation14InitializeLibLEv @ 1 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation15UnInitializeLibEv @ 2 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation26ActivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 3 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation28DeactivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 4 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation5CloseEv @ 5 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation6CancelEv @ 6 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEi @ 7 NONAME
-	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEv @ 8 NONAME
-
+EXPORTS
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation14InitializeLibLEv @ 1 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation15UnInitializeLibEv @ 2 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation26ActivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation28DeactivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 4 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation5CloseEv @ 5 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation6CancelEv @ 6 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEi @ 7 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEv @ 8 NONAME
+




