
diff -r 6b1d113cdff3 -r 6638e7f4bd8f telephonyserverplugins/simtsy/eabi/loopbacku.def
--- a/telephonyserverplugins/simtsy/eabi/loopbacku.def	Mon May 03 13:37:20 2010 +0300
+++ b/telephonyserverplugins/simtsy/eabi/loopbacku.def	Thu May 06 15:10:38 2010 +0100
@@ -1,9 +1,9 @@
-EXPORTS
-	LibEntry @ 1 NONAME
-	_ZTI11CETelLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CHWPortFactory @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI7CHWPort @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV11CETelLogger @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CHWPortFactory @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV7CHWPort @ 7 NONAME ; #<VT>#
-
+EXPORTS
+	LibEntry @ 1 NONAME
+	_ZTI11CETelLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CHWPortFactory @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI7CHWPort @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CETelLogger @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CHWPortFactory @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV7CHWPort @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




