
diff -r 6b1d113cdff3 -r 6638e7f4bd8f telephonyutils/telephonywatchers/eabi/telwatcherbaseU.def
--- a/telephonyutils/telephonywatchers/eabi/telwatcherbaseU.def	Mon May 03 13:37:20 2010 +0300
+++ b/telephonyutils/telephonywatchers/eabi/telwatcherbaseU.def	Thu May 06 15:10:38 2010 +0100
@@ -1,49 +1,49 @@
-EXPORTS
-	_ZN12CWatcherBase10ConstructLEv @ 1 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase10SuspendForEi @ 2 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase11SetDisabledERK7TDesC16i @ 3 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase16RequestNextStateEv @ 4 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase22WaitForPhoneToPowerUpLEv @ 5 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase4RunLEv @ 6 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase8DoCancelEv @ 7 NONAME
-	_ZN12CWatcherBase8RunErrorEi @ 8 NONAME
-	_ZThn48_N13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 9 NONAME
-	_ZN12CWatcherBaseC2Ei @ 10 NONAME
-	_ZN12CWatcherBaseD0Ev @ 11 NONAME
-	_ZN12CWatcherBaseD1Ev @ 12 NONAME
-	_ZN12CWatcherBaseD2Ev @ 13 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcher10ConstructLEv @ 14 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 15 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcher17HandleStateEventLEi @ 16 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 17 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcher5ResetEv @ 18 NONAME
-	_ZThn44_N13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 19 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcherC2Ei @ 20 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcherD0Ev @ 21 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcherD1Ev @ 22 NONAME
-	_ZN13CPhoneWatcherD2Ev @ 23 NONAME
-	_ZN19MPhoneOnOffObserver10PhoneIsOffEv @ 24 NONAME
-	_ZN19MPhoneOnOffObserver9PhoneIsOnEv @ 25 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserver10ConstructLEv @ 26 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserverC1ER20MModemChangeObserver @ 27 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserverC2ER20MModemChangeObserver @ 28 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserverD0Ev @ 29 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserverD1Ev @ 30 NONAME
-	_ZN20CModemChangeObserverD2Ev @ 31 NONAME
-	_ZTI12CWatcherBase @ 32 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CPhoneWatcher @ 33 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI19MPhoneOnOffObserver @ 34 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20CModemChangeObserver @ 35 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CWatcherBase @ 36 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CPhoneWatcher @ 37 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV19MPhoneOnOffObserver @ 38 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20CModemChangeObserver @ 39 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTI11CPhoneOnOff @ 40 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV11CPhoneOnOff @ 41 NONAME ; #<VT>#
-
-
-
-
-
-
-
+EXPORTS
+	_ZN12CWatcherBase10ConstructLEv @ 1 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase10SuspendForEi @ 2 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase11SetDisabledERK7TDesC16i @ 3 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase16RequestNextStateEv @ 4 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase22WaitForPhoneToPowerUpLEv @ 5 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase4RunLEv @ 6 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase8DoCancelEv @ 7 NONAME
+	_ZN12CWatcherBase8RunErrorEi @ 8 NONAME
+	_ZThn48_N13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 9 NONAME
+	_ZN12CWatcherBaseC2Ei @ 10 NONAME
+	_ZN12CWatcherBaseD0Ev @ 11 NONAME
+	_ZN12CWatcherBaseD1Ev @ 12 NONAME
+	_ZN12CWatcherBaseD2Ev @ 13 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcher10ConstructLEv @ 14 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 15 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcher17HandleStateEventLEi @ 16 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 17 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcher5ResetEv @ 18 NONAME
+	_ZThn44_N13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 19 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcherC2Ei @ 20 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcherD0Ev @ 21 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcherD1Ev @ 22 NONAME
+	_ZN13CPhoneWatcherD2Ev @ 23 NONAME
+	_ZN19MPhoneOnOffObserver10PhoneIsOffEv @ 24 NONAME
+	_ZN19MPhoneOnOffObserver9PhoneIsOnEv @ 25 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserver10ConstructLEv @ 26 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserverC1ER20MModemChangeObserver @ 27 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserverC2ER20MModemChangeObserver @ 28 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserverD0Ev @ 29 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserverD1Ev @ 30 NONAME
+	_ZN20CModemChangeObserverD2Ev @ 31 NONAME
+	_ZTI12CWatcherBase @ 32 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CPhoneWatcher @ 33 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19MPhoneOnOffObserver @ 34 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CModemChangeObserver @ 35 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CWatcherBase @ 36 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CPhoneWatcher @ 37 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19MPhoneOnOffObserver @ 38 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CModemChangeObserver @ 39 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI11CPhoneOnOff @ 40 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CPhoneOnOff @ 41 NONAME ; #<VT>#
+
+
+
+
+
+
+




