EXPORTS
	LibEntry @ 1 NONAME
	_ZTI11CETelLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CHWPortFactory @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI7CHWPort @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CETelLogger @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CHWPortFactory @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV7CHWPort @ 7 NONAME ; #<VT>#

