EXPORTS
	_ZN12CWatcherBase10ConstructLEv @ 1 NONAME
	_ZN12CWatcherBase10SuspendForEi @ 2 NONAME
	_ZN12CWatcherBase11SetDisabledERK7TDesC16i @ 3 NONAME
	_ZN12CWatcherBase16RequestNextStateEv @ 4 NONAME
	_ZN12CWatcherBase22WaitForPhoneToPowerUpLEv @ 5 NONAME
	_ZN12CWatcherBase4RunLEv @ 6 NONAME
	_ZN12CWatcherBase8DoCancelEv @ 7 NONAME
	_ZN12CWatcherBase8RunErrorEi @ 8 NONAME
	_ZThn48_N13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 9 NONAME
	_ZN12CWatcherBaseC2Ei @ 10 NONAME
	_ZN12CWatcherBaseD0Ev @ 11 NONAME
	_ZN12CWatcherBaseD1Ev @ 12 NONAME
	_ZN12CWatcherBaseD2Ev @ 13 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcher10ConstructLEv @ 14 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 15 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcher17HandleStateEventLEi @ 16 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcher19HandleModemChangedLEv @ 17 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcher5ResetEv @ 18 NONAME
	_ZThn44_N13CPhoneWatcher10PhoneIsOffEv @ 19 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcherC2Ei @ 20 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcherD0Ev @ 21 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcherD1Ev @ 22 NONAME
	_ZN13CPhoneWatcherD2Ev @ 23 NONAME
	_ZN19MPhoneOnOffObserver10PhoneIsOffEv @ 24 NONAME
	_ZN19MPhoneOnOffObserver9PhoneIsOnEv @ 25 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserver10ConstructLEv @ 26 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserverC1ER20MModemChangeObserver @ 27 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserverC2ER20MModemChangeObserver @ 28 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserverD0Ev @ 29 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserverD1Ev @ 30 NONAME
	_ZN20CModemChangeObserverD2Ev @ 31 NONAME
	_ZTI12CWatcherBase @ 32 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI13CPhoneWatcher @ 33 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI19MPhoneOnOffObserver @ 34 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CModemChangeObserver @ 35 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CWatcherBase @ 36 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV13CPhoneWatcher @ 37 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV19MPhoneOnOffObserver @ 38 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CModemChangeObserver @ 39 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI11CPhoneOnOff @ 40 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CPhoneOnOff @ 41 NONAME ; #<VT>#







