EXPORTS
	LibEntry @ 1 NONAME
	_ZTI11CFaxSession @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI9CFaxTimer @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CFaxSession @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV9CFaxTimer @ 5 NONAME ; #<VT>#

