
diff -r 0b0e9fce0b58 -r 4ccf8e394726 datacommsserver/esockserver/eabi/esocksvrU.DEF
--- a/datacommsserver/esockserver/eabi/esocksvrU.DEF	Wed Mar 31 23:27:09 2010 +0300
+++ b/datacommsserver/esockserver/eabi/esocksvrU.DEF	Wed Apr 14 17:14:05 2010 +0300
@@ -1948,4 +1948,15 @@
 	_ZN20PRClientLeftActivity12PRClientLeft11FirstTripleEv @ 1947 NONAME
 	_ZN20PRClientLeftActivity12PRClientLeft4SelfEv @ 1948 NONAME
 	_ZN13CoreNetStates13TAwaitingStop6AcceptEv @ 1949 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQuery19GetVDataTableStaticEv @ 1950 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQuery5MatchERN9Factories18TFactoryObjectInfoE @ 1951 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryC1E4TUid @ 1952 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryC1Ev @ 1953 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryC2E4TUid @ 1954 NONAME
+	_ZN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryC2Ev @ 1955 NONAME
+	_ZNK5ESock23TTierTypeIdFactoryQuery12GetAttribPtrEi @ 1956 NONAME
+	_ZNK5ESock23TTierTypeIdFactoryQuery13GetVDataTableEv @ 1957 NONAME
+	_ZTIN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryE @ 1958 NONAME
+	_ZTVN5ESock23TTierTypeIdFactoryQueryE @ 1959 NONAME
+	_ZThn4_N5ESock23TTierTypeIdFactoryQuery5MatchERN9Factories18TFactoryObjectInfoE @ 1960 NONAME
 




