
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f commsconfig/commsdatabaseshim/eabi/TS_ENCRPTU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/commsconfig/commsdatabaseshim/eabi/TS_ENCRPTU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_Z19NewTS_ConnPrefSuitev @ 1 NONAME
+	_ZTI14CTS_EncrptStep @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CTS_EncrptSuite @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTS_CreateEntries @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTS_DeleteEntries @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CTS_CheckPasswords @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CTS_EncrptStep @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CTS_EncrptSuite @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTS_CreateEntries @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTS_DeleteEntries @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CTS_CheckPasswords @ 11 NONAME ; #<VT>#
+




