
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/esockserver/test/cpms/blocker/bwins/blockerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/esockserver/test/cpms/blocker/bwins/blockerU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?CpmThreadEntryPoint@@YAHPAX@Z @ 1 NONAME ; int CpmThreadEntryPoint(void *)
+




