
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/esockserver/test/protocols/ipc/eabi/ipcU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/esockserver/test/protocols/ipc/eabi/ipcU.def	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	InstallIPC @ 1 NONAME ;  InstallIPC
+	_ZTI12CIpcProtocol @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CIpcProvdBase @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CIpcStreamProvd @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CIpcProtocolFamily @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CIpcProtocolHolder @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CIpcProtocol @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CIpcProvdBase @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CIpcStreamProvd @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CIpcProtocolFamily @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CIpcProtocolHolder @ 11 NONAME ; #<VT>#
+
+




