
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f serialserver/c32serialserver/eabi/c32U.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/serialserver/c32serialserver/eabi/c32U.def	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,111 @@
+EXPORTS
+	_ZN16CC32WorkerThread12RunC32ThreadEPN7CommsFW13TCFModuleInfoE @ 1 NONAME
+	_ZNK5RComm25NotifyDataAvailableCancelEv @ 2 NONAME
+	_Z8StartC32v @ 3 NONAME
+	_ZN5CPort13ReadCompletedEi @ 4 NONAME
+	_ZN5CPort14BreakCompletedEi @ 5 NONAME
+	_ZN5CPort14WriteCompletedEi @ 6 NONAME
+	_ZN5CPort15CPort_Reserved1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN5CPort20BreakNotifyCompletedEi @ 8 NONAME
+	_ZN5CPort21ConfigChangeCompletedERK6TDesC8i @ 9 NONAME
+	_ZN5CPort21SignalChangeCompletedERKji @ 10 NONAME
+	_ZN5CPort26FlowControlChangeCompletedERK12TFlowControli @ 11 NONAME
+	_ZN5CPort26NotifyOutputEmptyCompletedEi @ 12 NONAME
+	_ZN5CPort28NotifyDataAvailableCompletedEi @ 13 NONAME
+	_ZN5CPort5CloseEv @ 14 NONAME
+	_ZTV7CSerial @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN5CPortC2Ev @ 16 NONAME
+	_ZN5CPortD0Ev @ 17 NONAME
+	_ZN5CPortD1Ev @ 18 NONAME
+	_ZN5CPortD2Ev @ 19 NONAME
+	_ZN5RComm10DebugStateER14TCommDebugInfo @ 20 NONAME
+	_ZN5RComm10ReadCancelEv @ 21 NONAME
+	_ZN5RComm11BreakCancelEv @ 22 NONAME
+	_ZN5RComm11WriteCancelEv @ 23 NONAME
+	_ZN5RComm12ResetBuffersEj @ 24 NONAME
+	_ZN5RComm13ReadOneOrMoreER14TRequestStatusR5TDes8 @ 25 NONAME
+	_ZN5RComm13SetAccessModeE11TCommAccess @ 26 NONAME
+	_ZN5RComm16SetSignalsToMarkEj @ 27 NONAME
+	_ZN5RComm17OpenWhenAvailableER14TRequestStatusR9RCommServRK7TDesC16 @ 28 NONAME
+	_ZN5RComm17OpenWhenAvailableER14TRequestStatusR9RCommServRK7TDesC169TCommRole @ 29 NONAME
+	_ZN5RComm17SetSignalsToSpaceEj @ 30 NONAME
+	_ZN5RComm18NotifySignalChangeER14TRequestStatusRjj @ 31 NONAME
+	_ZN5RComm22SetReceiveBufferLengthEi @ 32 NONAME
+	_ZN5RComm23NotifyFlowControlChangeER14TRequestStatusR12TFlowControl @ 33 NONAME
+	_ZN5RComm23OpenWhenAvailableCancelEv @ 34 NONAME
+	_ZN5RComm4OpenER9RCommServRK7TDesC1611TCommAccess @ 35 NONAME
+	_ZN5RComm4OpenER9RCommServRK7TDesC1611TCommAccess9TCommRole @ 36 NONAME
+	_ZN5RComm4ReadER14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32R5TDes8 @ 37 NONAME
+	_ZN5RComm4ReadER14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32R5TDes8i @ 38 NONAME
+	_ZN5RComm4ReadER14TRequestStatusR5TDes8 @ 39 NONAME
+	_ZN5RComm4ReadER14TRequestStatusR5TDes8i @ 40 NONAME
+	_ZN5RComm5BreakER14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32 @ 41 NONAME
+	_ZN5RComm5CloseEv @ 42 NONAME
+	_ZN5RComm5WriteER14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32RK6TDesC8 @ 43 NONAME
+	_ZN5RComm5WriteER14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32RK6TDesC8i @ 44 NONAME
+	_ZN5RComm5WriteER14TRequestStatusRK6TDesC8 @ 45 NONAME
+	_ZN5RComm5WriteER14TRequestStatusRK6TDesC8i @ 46 NONAME
+	_ZN5RComm6CancelEv @ 47 NONAME
+	_ZN5RComm7SetModeERK8TPckgBufI20TCommServerConfigV01E @ 48 NONAME
+	_ZN5RComm9SetConfigERK6TDesC8 @ 49 NONAME
+	_ZN5RCommC1Ev @ 50 NONAME
+	_ZN5RCommC2Ev @ 51 NONAME
+	_ZN7CSerial17CSerial_Reserved1Ev @ 52 NONAME
+	_ZTV5CPort @ 53 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN7CSerialC2Ev @ 54 NONAME
+	_ZN7CSerialD0Ev @ 55 NONAME
+	_ZN7CSerialD1Ev @ 56 NONAME
+	_ZN7CSerialD2Ev @ 57 NONAME
+	_ZN9CommTimer5QueueE27TTimeIntervalMicroSeconds32R16TDeltaTimerEntry @ 58 NONAME
+	_ZN9CommTimer6RemoveER16TDeltaTimerEntry @ 59 NONAME
+	_ZN9RCommServ11GetPortInfoERK7TDesC16R11TSerialInfo @ 60 NONAME
+	_ZN9RCommServ11GetPortInfoEiR6TDes16R11TSerialInfo @ 61 NONAME
+	_ZN9RCommServ12__DbgMarkEndEi @ 62 NONAME
+	_ZN9RCommServ13__DbgFailNextEi @ 63 NONAME
+	_ZN9RCommServ13__DbgMarkHeapEv @ 64 NONAME
+	_ZN9RCommServ14LoadCommModuleERK7TDesC16 @ 65 NONAME
+	_ZN9RCommServ14__DbgCheckHeapEi @ 66 NONAME
+	_ZN9RCommServ16UnloadCommModuleERK7TDesC16 @ 67 NONAME
+	_ZN9RCommServ17__DbgSetTraceMaskE9TC32Trace @ 68 NONAME
+	_ZN9RCommServ22CreateThreadInCommProcERK7TDesC16S2_PFiPvEiii @ 69 NONAME
+	_ZN9RCommServ7ConnectEv @ 70 NONAME
+	_ZN9RCommServ8NumPortsERi @ 71 NONAME
+	_ZN9RCommServC1Ev @ 72 NONAME
+	_ZN9RCommServC2Ev @ 73 NONAME
+	_ZNK5CPort7IPCReadEPKvR5TDes8i @ 74 NONAME
+	_ZNK5CPort8IPCWriteEPKvRK6TDesC8i @ 75 NONAME
+	_ZNK5RComm11NotifyBreakER14TRequestStatus @ 76 NONAME
+	_ZNK5RComm17NotifyBreakCancelEv @ 77 NONAME
+	_ZNK5RComm17NotifyOutputEmptyER14TRequestStatus @ 78 NONAME
+	_ZNK5RComm18NotifyConfigChangeER14TRequestStatusR5TDes8 @ 79 NONAME
+	_ZNK5RComm18QueryReceiveBufferEv @ 80 NONAME
+	_ZNK5RComm19NotifyDataAvailableER14TRequestStatus @ 81 NONAME
+	_ZNK5RComm19ReceiveBufferLengthEv @ 82 NONAME
+	_ZNK5RComm20GetFlowControlStatusER12TFlowControl @ 83 NONAME
+	_ZNK5RComm23NotifyOutputEmptyCancelEv @ 84 NONAME
+	_ZNK5RComm24NotifyConfigChangeCancelEv @ 85 NONAME
+	_ZNK5RComm24NotifySignalChangeCancelEv @ 86 NONAME
+	 _ZN16CC32WorkerThread16ThreadEntryPointEPv @ 87 NONAME ; Ordinal specified explicitly in c32.cmi
+	_ZNK5RComm29NotifyFlowControlChangeCancelEv @ 88 NONAME
+	_ZNK5RComm4CapsER5TDes8 @ 89 NONAME
+	_ZNK5RComm4ModeER8TPckgBufI20TCommServerConfigV01E @ 90 NONAME
+	_ZNK5RComm6ConfigER5TDes8 @ 91 NONAME
+	_ZNK5RComm7GetRoleER9TCommRole @ 92 NONAME
+	_ZNK5RComm7SignalsEj @ 93 NONAME
+	_ZNK7CSerial21QueryVersionSupportedERK8TVersion @ 94 NONAME
+	_ZNK9RCommServ7VersionEv @ 95 NONAME
+	_ZTI5CPort @ 96 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI7CSerial @ 97 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI10CC32Server @ 98 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI12CCommSession @ 99 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI12CLibUnloader @ 100 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CCommScheduler @ 101 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CC32Server @ 102 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV12CCommSession @ 103 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV12CLibUnloader @ 104 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CCommScheduler @ 105 NONAME ; #<VT>#
+	_ZNK7CSerial21PortPlatSecCapabilityEj @ 106 NONAME
+	_ZN7TC32Log6PrintfEiRK6TDesC811TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 107 NONAME
+	_ZN7TC32Log6PrintfEiRK6TDesC811TRefByValueIS1_Ez @ 108 NONAME
+
+




