EXPORTS
	StartC32__Fv @ 1 NONAME ; StartC32(void)
	CancelBind__9RRootServRQ210RootServer19TRSSubModuleAddressT1 @ 2 NONAME ; RRootServ::CancelBind(RootServer::TRSSubModuleAddress &, RootServer::TRSSubModuleAddress &)
	CancelLoadCpm__9RRootServRCt5TBuf81i32 @ 3 NONAME ; RRootServ::CancelLoadCpm(TBuf<32> const &)
	CancelUnbind__9RRootServRQ210RootServer19TRSSubModuleAddressT1 @ 4 NONAME ; RRootServ::CancelUnbind(RootServer::TRSSubModuleAddress &, RootServer::TRSSubModuleAddress &)
	CancelUnloadCpm__9RRootServRCt5TBuf81i32 @ 5 NONAME ; RRootServ::CancelUnloadCpm(TBuf<32> const &)
	Close__9RRootServ @ 6 NONAME ; RRootServ::Close(void)
	Connect__9RRootServ @ 7 NONAME ; RRootServ::Connect(void)
	__DbgSetMbufPoolLimit__9RRootServi @ 8 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgSetMbufPoolLimit(int)
	EnumerateBindings__9RRootServRCQ27CommsFW19TCFSubModuleAddressRQ210RootServer7TRSIterRQ210RootServer14TRSBindingInfo @ 9 NONAME ; RRootServ::EnumerateBindings(CommsFW::TCFSubModuleAddress const &, RootServer::TRSIter &, RootServer::TRSBindingInfo &)
	EnumerateModules__9RRootServRQ210RootServer7TRSIterRt5TBuf81i32 @ 10 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::EnumerateModules(RootServer::TRSIter &, TBuf<32> &)
	EnumerateSubModules__9RRootServRCt5TBuf81i32RQ210RootServer7TRSIterRt5TBuf81i32 @ 11 NONAME ; RRootServ::EnumerateSubModules(TBuf<32> const &, RootServer::TRSIter &, TBuf<32> &)
	GetModuleInfo__9RRootServRCt5TBuf81i32RQ210RootServer13TRSModuleInfo @ 12 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::GetModuleInfo(TBuf<32> const &, RootServer::TRSModuleInfo &)
	LoadCpm__9RRootServR14TRequestStatusRCQ210RootServer20TRSStartModuleParamsRC6TDesC8 @ 13 NONAME ; RRootServ::LoadCpm(TRequestStatus &, RootServer::TRSStartModuleParams const &, TDesC8 const &)
	SetMBufPoolSize__9RRootServUi @ 14 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::SetMBufPoolSize(unsigned int)
	Shutdown__9RRootServ @ 15 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::Shutdown(void)
	Unbind__9RRootServR14TRequestStatusRQ210RootServer16TRSUnBindingInfo @ 16 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::Unbind(TRequestStatus &, RootServer::TRSUnBindingInfo &)
	UnloadCpm__9RRootServR14TRequestStatusRCt5TBuf81i32Q27CommsFW15TCFShutdownType @ 17 NONAME ; RRootServ::UnloadCpm(TRequestStatus &, TBuf<32> const &, CommsFW::TCFShutdownType)
	Version__C9RRootServ @ 18 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::Version(void) const
	__DbgCheckHeap__9RRootServi @ 19 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgCheckHeap(int)
	__DbgCheckMbuf__9RRootServi @ 20 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgCheckMbuf(int)
	__DbgFailNextMbuf__9RRootServi @ 21 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgFailNextMbuf(int)
	__DbgFailNext__9RRootServi @ 22 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgFailNext(int)
	__DbgMarkEnd__9RRootServi @ 23 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgMarkEnd(int)
	__DbgMarkHeap__9RRootServ @ 24 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgMarkHeap(void)
	__DbgMbufFreeSpace__9RRootServ @ 25 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgMbufFreeSpace(void)
	__DbgMbufTotalSpace__9RRootServ @ 26 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::__DbgMbufTotalSpace(void)
	Bind__9RRootServR14TRequestStatusRQ210RootServer14TRSBindingInfo @ 27 NONAME R3UNUSED ; RRootServ::Bind(TRequestStatus &, RootServer::TRSBindingInfo &)
	StartC32WithCMISuppressions__FRC7TDesC16 @ 28 NONAME ; int StartC32WithCMISuppressions(class TDesC16 const &)
	WarmBootC32__FRC7TDesC16 @ 29 NONAME R3UNUSED ; WarmBootC32(TDesC16 const &)

