EXPORTS
	_Z21NewTestSuiteESockUtilv @ 1 NONAME
	_ZN11ESockLoader11UnloadESockEN7CommsFW15TCFShutdownTypeEP18MHarnessLogAdaptor @ 2 NONAME
	_ZN11ESockLoader11UnloadESockEP18MHarnessLogAdaptor @ 3 NONAME
	_ZN11ESockLoader9LoadESockEP18MHarnessLogAdaptor @ 4 NONAME
	_ZN14ESockTestUtils16IsNetworkActiveLEv @ 5 NONAME
	_ZN14ESockTestUtils17DefaultToConfig1LEv @ 6 NONAME
	_ZN14ESockTestUtils17StopAllInterfacesER6TDes16 @ 7 NONAME
	_ZN14ESockTestUtils5DelayEi @ 8 NONAME
	_ZTI19CTestStepAlwaysFail @ 9 NONAME
	_ZTI19CTestSuiteESockUtil @ 10 NONAME
	_ZTV19CTestStepAlwaysFail @ 11 NONAME
	_ZTV19CTestSuiteESockUtil @ 12 NONAME

