
diff -r 072a9626b290 -r 09d657f1ee00 systemhealthmanagement/systemhealthmgr/test/tsysmon/eabi/sysmontesthelperu.def
--- a/systemhealthmanagement/systemhealthmgr/test/tsysmon/eabi/sysmontesthelperu.def	Wed Aug 18 11:03:14 2010 +0300
+++ b/systemhealthmanagement/systemhealthmgr/test/tsysmon/eabi/sysmontesthelperu.def	Thu Sep 02 21:48:26 2010 +0300
@@ -5,7 +5,7 @@
 	_ZN17CSysMonTestHelper14GetTimeoutArgLERi @ 4 NONAME
 	_ZN17CSysMonTestHelper14TestErrorcodeLERi @ 5 NONAME
 	_ZN17CSysMonTestHelper16GetRestartCountLEv @ 6 NONAME
-	_ZN17CSysMonTestHelper17GetRegisterCountLEv @ 7 NONAME
+	_ZN17CSysMonTestHelper16GetRegisterCountEi @ 7 NONAME
 	_ZN17CSysMonTestHelper17WriteDeregResultLERKi @ 8 NONAME
 	_ZN17CSysMonTestHelper18GetDeregResultIntLERK7TDesC16Ri @ 9 NONAME
 	_ZN17CSysMonTestHelper18IncrementRunCountLERK7TDesC16 @ 10 NONAME




