
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 resourcemgmt/vibractrl/EABI/vibractrlU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/resourcemgmt/vibractrl/EABI/vibractrlU.DEF	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_ZN12VibraFactory4NewLEP21MVibraControlObserver @ 1 NONAME
+	_ZN12VibraFactory4NewLEv @ 2 NONAME
+	_ZN12VibraFactory5NewLCEP21MVibraControlObserver @ 3 NONAME
+	_ZN17CVibraControlImpl10StopVibraLEv @ 4 NONAME
+	_ZN17CVibraControlImpl11StartVibraLEt @ 5 NONAME
+	_ZN17CVibraControlImpl11StartVibraLEti @ 6 NONAME
+	_ZNK17CVibraControlImpl13VibraSettingsEv @ 7 NONAME
+	_ZTI13CVibraControl @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CVibraControlImpl @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CVibraControl @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CVibraControlImpl @ 11 NONAME ; #<VT>#
+




