
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/systemstarter/bwins/startsafeU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/systemstarter/bwins/startsafeU.DEF	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	?InitAppArcServer@CStartSafe@@QAEXAAVTRequestStatus@@@Z @ 1  NONAME ; void CStartSafe::InitAppArcServer(class TRequestStatus &)
+	?NewL@CStartSafe@@SAPAV1@XZ @ 2 NONAME ; class CStartSafe * CStartSafe::NewL(void)
+	?StartAndMonitorL@CStartSafe@@QAEXABVCStartupProperties@@AAVRProcess@@AAH@Z @ 3  NONAME ; void CStartSafe::StartAndMonitorL(class CStartupProperties const &, class RProcess &, int &)
+	?StartL@CStartSafe@@QAEXABVCStartupProperties@@AAVRProcess@@AAH@Z @ 4  NONAME ; void CStartSafe::StartL(class CStartupProperties const &, class RProcess &, int &)
+	?StartL@CStartSafe@@QAEXABVCStartupProperties@@AAVRProcess@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 5  NONAME ; void CStartSafe::StartL(class CStartupProperties const &, class RProcess &, class TRequestStatus &)
+




