
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/eabi/ssmclayersupu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/eabi/ssmclayersupu.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,21 @@
+EXPORTS
+	_ZN26CStrtSecurityEventObserver4NewLEv @ 1 NONAME
+	_ZN21CSsmSimStatusObserver4NewLEv @ 2 NONAME
+	0 @ 3 ABSENT; absent ordinal for future expansion
+	0 @ 4 ABSENT; absent ordinal for future expansion
+	_ZN20CSsmPropertyObserver11InitializeLEv @ 5 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserver4RunLEv @ 6 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserver6StartLEv @ 7 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserver7ReleaseEv @ 8 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserver8DoCancelEv @ 9 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserver8RunErrorEi @ 10 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserverC2E4TUidj @ 11 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserverD0Ev @ 12 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserverD1Ev @ 13 NONAME
+	_ZN20CSsmPropertyObserverD2Ev @ 14 NONAME
+	_ZTI20CSsmPropertyObserver @ 15 NONAME
+	_ZTV20CSsmPropertyObserver @ 16 NONAME
+	_ZThn28_N20CSsmPropertyObserver11InitializeLEv @ 17 NONAME
+	_ZThn28_N20CSsmPropertyObserver6StartLEv @ 18 NONAME
+	_ZThn28_N20CSsmPropertyObserver7ReleaseEv @ 19 NONAME
+




