EXPORTS
	_ZN10CDosServer11ThreadStartERNS_7TSignalE @ 1 NONAME
	_ZN16CDosEventManager12GeneralEventElPvi @ 2 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBase13AfterCompleteERi @ 3 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBase14BeforeCompleteERi @ 4 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBase4RunLEv @ 5 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBase8DoCancelEv @ 6 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBaseC1E12RMessagePtr2 @ 7 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBaseC2E12RMessagePtr2 @ 8 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBaseD0Ev @ 9 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBaseD1Ev @ 10 NONAME
	_ZN17CDosAsyncExecBaseD2Ev @ 11 NONAME
	_ZN17CDosExtensionBase15ExecuteMessageLERK9RMessage2 @ 12 NONAME
	_ZN18CDosSharedDataBase15ExecuteMessageLERK9RMessage2 @ 13 NONAME
	_ZN18CDosSharedDataBase4NewLEP29CSharedDataFileSystemNotifier @ 14 NONAME
	_ZN18CDosSharedDataBase5NewLCEP29CSharedDataFileSystemNotifier @ 15 NONAME
	_ZNK17CDosExtensionBase15CompleteRequestERK9RMessage2iPvii @ 16 NONAME
	_ZTI10CDosServer @ 17 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CDosAsyncExecBase @ 18 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CDosExtensionBase @ 19 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CEventManagerBase @ 20 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI18CDosSharedDataBase @ 21 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV10CDosServer @ 22 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CDosAsyncExecBase @ 23 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CDosExtensionBase @ 24 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CEventManagerBase @ 25 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV18CDosSharedDataBase @ 26 NONAME ; #<VT>#

