EXPORTS
	??1CSaveNotifier@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; public: virtual __thiscall CSaveNotifier::~CSaveNotifier(void)
	?NewL@CSaveNotifier@@SAPAV1@AAVMSaveObserver@@@Z @ 2 NONAME ; public: static class CSaveNotifier * __cdecl CSaveNotifier::NewL(class MSaveObserver &)
	?DelayRequeue@CSaveNotifier@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; public: void __thiscall CSaveNotifier::DelayRequeue(void)
	?Queue@CSaveNotifier@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; public: void __thiscall CSaveNotifier::Queue(void)
	?HandleError@CSaveNotifier@@QAEXH@Z @ 5 NONAME ; public: void __thiscall CSaveNotifier::HandleError(int)
	?SwitchOn@PowerManager@@SAXXZ @ 6 NONAME ; public: static void __cdecl PowerManager::SwitchOn(void)
	?SwitchOff@CSaveNotifier@@AAEHW4TSaveType@MSaveObserver@@H@Z @ 7 NONAME ; private: int __thiscall CSaveNotifier::SwitchOff(enum MSaveObserver::TSaveType,int)
	?ServerPowerState@CSaveNotifier@@AAEHAAH@Z @ 8 NONAME ; int CSaveNotifier::ServerPowerState(int &)

