EXPORTS
	_ZN12PowerManager8SwitchOnEv @ 1 NONAME
	_ZN13CSaveNotifier11HandleErrorEi @ 2 NONAME
	_ZN13CSaveNotifier12DelayRequeueEv @ 3 NONAME
	_ZN13CSaveNotifier4NewLER13MSaveObserver @ 4 NONAME
	_ZN13CSaveNotifier5QueueEv @ 5 NONAME
	_ZN13CSaveNotifierD0Ev @ 6 NONAME
	_ZN13CSaveNotifierD1Ev @ 7 NONAME
	_ZN13CSaveNotifierD2Ev @ 8 NONAME
	_ZTI13CSaveNotifier @ 9 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CSaveNotifier @ 10 NONAME ; #<VT>#
	_ZN13CSaveNotifier9SwitchOffEN13MSaveObserver9TSaveTypeEi @ 11 NONAME
	_ZN13CSaveNotifier16ServerPowerStateERi @ 12 NONAME

