EXPORTS
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory14InitPsKeysNewLEv @ 1 NONAME
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21InitStartupReasonNewLEv @ 2 NONAME
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory22InitCriticalLevelsNewLEv @ 3 NONAME
	0 @ 4 ABSENT; absent
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21WaitForPsKeyExactNewLEv @ 5 NONAME
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21WaitForPsKeyRangeNewLEv @ 6 NONAME
	_ZN20SsmSystemCmdsFactory14SaShutdownNewLEv @ 7 NONAME

