
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 plugins/consoles/vt100cons/bwins/vt100serialu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/plugins/consoles/vt100cons/bwins/vt100serialu.def	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	??0CVtcSerialConsole@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; CVtcSerialConsole::CVtcSerialConsole(void)
+	??1CVtcSerialConsole@@UAE@XZ @ 2 NONAME ; CVtcSerialConsole::~CVtcSerialConsole(void)
+	?CancelInput@CVtcSerialConsole@@EAEXAAVTRequestStatus@@@Z @ 3 NONAME ; void CVtcSerialConsole::CancelInput(class TRequestStatus &)
+	?ConstructL@CVtcSerialConsole@@MAEXABVTDesC16@@@Z @ 4  NONAME ; void CVtcSerialConsole::ConstructL(class TDesC16 const &)
+	?Input@CVtcSerialConsole@@EAEXAAVTDes8@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 5 NONAME ; void CVtcSerialConsole::Input(class TDes8 &, class TRequestStatus &)
+	?Output@CVtcSerialConsole@@EAEHABVTDesC8@@@Z @ 6 NONAME ; int CVtcSerialConsole::Output(class TDesC8 const &)
+




