
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 plugins/consoles/vt100cons/eabi/vt100serialu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/plugins/consoles/vt100cons/eabi/vt100serialu.def	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,16 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CVtcSerialConsole10ConstructLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsole11CancelInputER14TRequestStatus @ 2 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsole5InputER5TDes8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsole6OutputERK6TDesC8 @ 4 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsoleC1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsoleC2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsoleD0Ev @ 7 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsoleD1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN17CVtcSerialConsoleD2Ev @ 9 NONAME
+	_ZTI17CVtcSerialConsole @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV17CVtcSerialConsole @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZThn4_N17CVtcSerialConsole6OutputERK6TDesC8 @ 12 NONAME ; #<thunk>#
+	_ZThn8_N17CVtcSerialConsole11CancelInputER14TRequestStatus @ 13 NONAME ; #<thunk>#
+	_ZThn8_N17CVtcSerialConsole5InputER5TDes8R14TRequestStatus @ 14 NONAME ; #<thunk>#
+




