
diff -r 5b2eab065888 -r b06038904ef8 libraries/iosrv/eabi/iocliu.def
--- a/libraries/iosrv/eabi/iocliu.def	Thu Sep 09 19:21:34 2010 +0100
+++ b/libraries/iosrv/eabi/iocliu.def	Wed Sep 15 00:44:34 2010 +0100
@@ -626,4 +626,7 @@
 	_ZTIN7IoUtils20MCommandExtensionsV2E @ 625 NONAME
 	_ZTVN7IoUtils20MCommandExtensionsV2E @ 626 NONAME
 	_ZN7IoUtils10TFileName29NormalizeER3RFs @ 627 NONAME
+	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile9SmokeTestEv @ 628 NONAME
+	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile11CifFileNameEv @ 629 NONAME
+	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile30GetSmokeTestStartingLineNumberEv @ 630 NONAME
 




