EXPORTS
	_ZN17CVtcSerialConsole10ConstructLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsole11CancelInputER14TRequestStatus @ 2 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsole5InputER5TDes8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsole6OutputERK6TDesC8 @ 4 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsoleC1Ev @ 5 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsoleC2Ev @ 6 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsoleD0Ev @ 7 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsoleD1Ev @ 8 NONAME
	_ZN17CVtcSerialConsoleD2Ev @ 9 NONAME
	_ZTI17CVtcSerialConsole @ 10 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17CVtcSerialConsole @ 11 NONAME ; #<VT>#
	_ZThn4_N17CVtcSerialConsole6OutputERK6TDesC8 @ 12 NONAME ; #<thunk>#
	_ZThn8_N17CVtcSerialConsole11CancelInputER14TRequestStatus @ 13 NONAME ; #<thunk>#
	_ZThn8_N17CVtcSerialConsole5InputER5TDes8R14TRequestStatus @ 14 NONAME ; #<thunk>#

