
diff -r 8b609b439da2 -r 0fecfaa711d2 graphicscomposition/openwfcinterface/bwins/libWFCu.def
--- a/graphicscomposition/openwfcinterface/bwins/libWFCu.def	Wed Jun 16 12:37:57 2010 +0100
+++ b/graphicscomposition/openwfcinterface/bwins/libWFCu.def	Thu Jul 22 16:46:06 2010 +0100
@@ -26,7 +26,7 @@
 	wfcGetElementAttribiv @ 25 NONAME
 	wfcGetElementBelow @ 26 NONAME
 	wfcGetError @ 27 NONAME
-	wfcGetOnScreenStream @ 28 NONAME
+	extwfcGetOnScreenStream @ 28 NONAME
 	wfcGetStrings @ 29 NONAME
 	wfcInsertElement @ 30 NONAME
 	wfcIsExtensionSupported @ 31 NONAME




