
diff -r 8b609b439da2 -r 0fecfaa711d2 graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def
--- a/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Wed Jun 16 12:37:57 2010 +0100
+++ b/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Thu Jul 22 16:46:06 2010 +0100
@@ -44,4 +44,8 @@
 	_ZTV21CTHashReferenceImages @ 43 NONAME
 	_ZThn4_N14CTGraphicsBase15RunTestCaseLeftEi @ 44 NONAME
 	_ZN17CTTMSGraphicsStep20MQCTestWithErrorCodeEiiPKhi @ 45 NONAME
+	_ZTI14TApaTaskFacade @ 46 NONAME
+	_ZTI18TApaTaskListFacade @ 47 NONAME
+	_ZTV14TApaTaskFacade @ 48 NONAME
+	_ZTV18TApaTaskListFacade @ 49 NONAME
 




