
diff -r bbf46f59e123 -r 25ffed67c7ef graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def
--- a/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Tue Aug 31 16:31:06 2010 +0300
+++ b/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Wed Sep 01 12:39:21 2010 +0100
@@ -44,8 +44,4 @@
 	_ZTV21CTHashReferenceImages @ 43 NONAME
 	_ZThn4_N14CTGraphicsBase15RunTestCaseLeftEi @ 44 NONAME
 	_ZN17CTTMSGraphicsStep20MQCTestWithErrorCodeEiiPKhi @ 45 NONAME
-	_ZTI14TApaTaskFacade @ 46 NONAME
-	_ZTI18TApaTaskListFacade @ 47 NONAME
-	_ZTV14TApaTaskFacade @ 48 NONAME
-	_ZTV18TApaTaskListFacade @ 49 NONAME
 




