
diff -r 969102054596 -r 414d4b727fd9 graphicsdeviceinterface/gdi/eabi/LineBreakU.def
--- a/graphicsdeviceinterface/gdi/eabi/LineBreakU.def	Wed Aug 25 08:17:25 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,11 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZNK12MLineBreaker12GetLineBreakERK7TDesC16iiiP22MContingentLineBreakerRiS5_ @ 1 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker13GetLineBreakLERK7TDesC16iiiP23MContingentLineBreakerLRiS5_ @ 2 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker14LineBreakClassEjRjS0_ @ 3 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker17ExtendedInterfaceER4TUid @ 4 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker17LineBreakPossibleEjji @ 5 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker18IsHangingCharacterEj @ 6 NONAME
-	_ZNK12MLineBreaker21GetLineBreakInContextERK7TDesC16iiiRi @ 7 NONAME
-	_ZTI12MLineBreaker @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12MLineBreaker @ 9 NONAME ; #<VT>#
-




