
diff -r 000000000000 -r 5d03bc08d59c windowing/windowserver/eabi/wslistenu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/windowing/windowserver/eabi/wslistenu.def	Tue Feb 02 01:47:50 2010 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+EXPORTS
+	_ZN9CWsListen11QueryPluginER13TListenerInfo @ 1 NONAME
+	_ZN9CWsListen11SetCallBackE9TCallBack @ 2 NONAME
+	_ZN9CWsListen4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN9CWsListen6EnableEi @ 4 NONAME
+	_ZN9CWsListenD0Ev @ 5 NONAME
+	_ZN9CWsListenD1Ev @ 6 NONAME
+	_ZN9CWsListenD2Ev @ 7 NONAME
+	_ZN9CWsListen4NewLEi @ 8 NONAME
+	_ZN9CWsListen11SetTestFlagEv @ 9 NONAME
+	_ZN9CWsNotify12SetBehaviourEi @ 10 NONAME
+	_ZN9CWsNotify4NewLEi @ 11 NONAME
+	_ZN9CWsNotify4NewLEv @ 12 NONAME
+	_ZN9CWsNotifyD0Ev @ 13 NONAME
+	_ZN9CWsNotifyD1Ev @ 14 NONAME
+	_ZN9CWsNotifyD2Ev @ 15 NONAME
+




