
diff -r 57c618273d5c -r bbf46f59e123 graphicstest/graphicstestharness/eabi/t_simloadutilsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/graphicstest/graphicstestharness/eabi/t_simloadutilsu.def	Tue Aug 31 16:31:06 2010 +0300
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CTSimLoadAppUtils13IsStaticLoadLEv @ 1 NONAME
+	_ZN17CTSimLoadAppUtils18SimulateSpikedLoadEv @ 2 NONAME
+	_ZN17CTSimLoadAppUtils19SimulateStaticLoadLEii @ 3 NONAME
+	_ZN17CTSimLoadAppUtils8SimLoadLEv @ 4 NONAME
+




