
diff -r e4a7b1cbe40c -r 2a0ada0a1bf8 kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2_40u.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2_40u.def	Wed May 12 10:34:10 2010 +0100
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_Z8thrower2i @ 1 NONAME
+	_Z8thrower3i @ 2 NONAME
+	_Z8thrower4i @ 3 NONAME
+	_Z8thrower5i @ 4 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterC1ERi @ 5 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterC2ERi @ 6 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZN17MyFourthExceptionC1Ei @ 9 NONAME
+	_ZN17MyFourthExceptionC2Ei @ 10 NONAME
+




