
diff -r 957c583b417b -r 2bfb1feef9de kernel/eka/eabi/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/eabi/ekernsmp.def	Mon Oct 04 12:03:52 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/eabi/ekernsmp.def	Mon Oct 04 12:15:59 2010 +0100
@@ -1192,4 +1192,5 @@
 	_ZN10RArrayBase12SetKeyOffsetEi @ 1191 NONAME
 	_ZN5Cache10CpuRetiresEv @ 1192 NONAME
 	_ZN5Cache13KernelRetiresEv @ 1193 NONAME
+	_ZN16DPowerController8RegisterEj @ 1194 NONAME
 




