
diff -r 95f71bcdcdb7 -r 657f875b013e kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def
--- a/kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def	Thu May 27 14:17:14 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def	Fri Jun 11 15:02:23 2010 +0300
@@ -1039,4 +1039,5 @@
 	_ZN13KernCoreStats9EnterIdleEv @ 1038 NONAME
 	_ZN13KernCoreStats9LeaveIdleEj @ 1039 NONAME
 	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1040 NONAME
+	_ZN16TBitMapAllocator14SelectiveAllocEii @ 1041 NONAME
 




