
diff -r 95f71bcdcdb7 -r 657f875b013e kernel/eka/eabi/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/eabi/ekernsmp.def	Thu May 27 14:17:14 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/eabi/ekernsmp.def	Fri Jun 11 15:02:23 2010 +0300
@@ -1188,4 +1188,5 @@
 	_ZN5NKern21SetNumberOfActiveCpusEi @ 1187 NONAME
 	_ZN3Arm14SetIdleHandlerEPFvPvmPVvES0_ @ 1188 NONAME
 	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1189 NONAME
+	_ZN16TBitMapAllocator14SelectiveAllocEii @ 1190 NONAME
 




