
diff -r 657f875b013e -r 73ea206103e6 kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def
--- a/kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def	Fri Jun 11 15:02:23 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bx86gcc/ekernu.def	Wed Jun 23 19:44:53 2010 +0300
@@ -1040,4 +1040,7 @@
 	_ZN13KernCoreStats9LeaveIdleEj @ 1039 NONAME
 	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1040 NONAME
 	_ZN16TBitMapAllocator14SelectiveAllocEii @ 1041 NONAME
+	_ZN10RArrayBase12SetKeyOffsetEi @ 1042 NONAME
+	_ZN5Cache10CpuRetiresEv @ 1043 NONAME
+	_ZN5Cache13KernelRetiresEv @ 1044 NONAME
 




