
diff -r 657f875b013e -r 73ea206103e6 kernel/eka/bx86gcc/euseru.def
--- a/kernel/eka/bx86gcc/euseru.def	Fri Jun 11 15:02:23 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bx86gcc/euseru.def	Wed Jun 23 19:44:53 2010 +0300
@@ -2494,4 +2494,5 @@
 	_ZNK10RAllocator9MaxLengthEv @ 2493 NONAME
 	_ZN10RAllocator17__DbgGetAllocFailEv @ 2494 NONAME
 	_ZN4User17__DbgGetAllocFailEi @ 2495 NONAME
+	_ZN10RArrayBase12SetKeyOffsetEi @ 2496 NONAME
 




