
diff -r 000000000000 -r a41df078684a kerneltest/e32test/eabi/t_dlla3.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/t_dlla3.def	Mon Oct 19 15:55:17 2009 +0100
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_Z9Function3v @ 1 NONAME ; Function3()
+	_Z9Function4v @ 2 NONAME ; Function4()
+	_Z11GetDll3Datav @ 3 NONAME ; GetDll3Data()
+	_Z11SetDll3Datai @ 4 NONAME ; SetDll3Data(int)
+
+




