
diff -r 15b70309d843 -r a46642393c8d kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def
--- a/kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def	Sat Jun 19 09:55:57 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def	Sun Jun 20 11:46:35 2010 +0100
@@ -37,5 +37,6 @@
 	_Z9CrashTimev @ 36 NONAME
 	_ZN7Monitor18DisplayNThreadInfoEP7NThread @ 37 NONAME
 	_ZN7Monitor16GetStackPointersEP7NThreadRjS2_ @ 38 NONAME
-	_ZN7Monitor21MapAndLocateUserStackEP7DThread @ 39 NONAME 
+	_ZN7Monitor21MapAndLocateUserStackEP7DThread @ 39 NONAME
+	_ZN7MonitorC1Ev @ 40 NONAME
 




