
diff -r a46642393c8d -r b2a73696d15a kernel/eka/eabi/epbusmu.def
--- a/kernel/eka/eabi/epbusmu.def	Sun Jun 20 11:46:35 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/eabi/epbusmu.def	Mon Jun 21 18:19:15 2010 +0100
@@ -125,14 +125,4 @@
 	_ZN9DMMCStack11MachineInfoER5TDes8 @ 124 NONAME
 	_ZN9DMMCStack11SetBusWidthEm @ 125 NONAME
 	_ZN11DPBusSocket9ControlIOEiPvS0_ @ 126 NONAME
-	_ZN15DMMCMediaChangeC1Ei @ 127 NONAME
-	_ZN16DMediaChangeBaseC1Ei @ 128 NONAME
-	_ZN7DMMCPsuC1Eii @ 129 NONAME
-	_ZN9DMMCStackC1EiP10DMMCSocket @ 130 NONAME
-	__aeabi_idiv @ 131 NONAME
-	__aeabi_idivmod @ 132 NONAME
-	__aeabi_uidiv @ 133 NONAME
-	__aeabi_uidivmod @ 134 NONAME
-	__divsi3 @ 135 NONAME
-	__udivsi3 @ 136 NONAME
 




