
diff -r a46642393c8d -r b2a73696d15a kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def
--- a/kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def	Sun Jun 20 11:46:35 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/eabi/exmoncommonu.def	Mon Jun 21 18:19:15 2010 +0100
@@ -37,6 +37,5 @@
 	_Z9CrashTimev @ 36 NONAME
 	_ZN7Monitor18DisplayNThreadInfoEP7NThread @ 37 NONAME
 	_ZN7Monitor16GetStackPointersEP7NThreadRjS2_ @ 38 NONAME
-	_ZN7Monitor21MapAndLocateUserStackEP7DThread @ 39 NONAME
-	_ZN7MonitorC1Ev @ 40 NONAME
+	_ZN7Monitor21MapAndLocateUserStackEP7DThread @ 39 NONAME 
 




